-- ----------------------------
-- 四性检测 structure for setting_detection
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `setting_detection`;
CREATE TABLE `setting_detection`  (
                                      `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
                                      `one_type` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '一级分类',
                                      `two_type` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '二级分类',
                                      `code` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '检测编号',
                                      `name` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '检测项目',
                                      `purpose` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '检测目的',
                                      `objects` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '归档对象',
                                      `methods` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '依据和方法',
                                      `enable_flag` bit(1) NULL DEFAULT NULL COMMENT '是否启用，0-禁用，1-启用',
                                      `remark` varchar(500) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '备注',
                                      `attr1` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '预留字段1',
                                      `attr2` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '预留字段2',
                                      `attr3` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '预留字段3',
                                      `attr4` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '预留字段4',
                                      `creator` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建者',
                                      `create_time` datetime(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
                                      `create_by` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '制单人',
                                      `updater` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新者',
                                      `update_time` datetime(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
                                      `dept_id` bigint(20) NULL DEFAULT NULL COMMENT '所属部门ID',
                                      `dept_name` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '所属部门名称',
                                      `company_id` bigint(20) NULL DEFAULT NULL COMMENT '业务实体ID',
                                      `user_id` bigint(20) NULL DEFAULT NULL COMMENT '用户ID',
                                      `deleted` bit(1) NULL DEFAULT b'0' COMMENT '是否删除，0-未删除，1-已删除',
                                      `company` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '业务实体名称',
                                      `tenant_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '租户编号，一个集团/总公司对应一个租户',
                                      PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 37 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci COMMENT = '四性检测维护' ROW_FORMAT = Dynamic;

-- ----------------------------
-- Records of setting_detection
-- ----------------------------
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (1, '真实性检测', '电子文件元数据准确性', 'GD-1-1', '固化信息有效性', '保证电子文件来源真实', '归档文件', '对归档电子文件中的数字摘要、电子签名、电子印章、时间戳等技术措施等固化信息等有效性进行验证', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-01 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-01 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (2, '真实性检测', '电子文件内容真实性', 'GD-1-10', '内容数据的电子属性一致性检测', '保证电子文件内容数据电子属性的一致性', '归档电子文件内容数据', '捕获电子文件内容数据的电子属性信息(计算机文件名、文件大小、文件格式、创建时间等)，与电子属性信息中记录的数据进行比对', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-02 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-02 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (3, '真实性检测', '元数据与内容关联一致性', 'GD-1-11', '元数据是否关联内容数据检测', '保证电子文件元数据与内容数据的关联', '元数据关联的电子文件内容数据', '依据元数据中记录的文件存储路径检测电子文件内容数据是否存在', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-03 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-03 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (4, '真实性检测', '归档信息包真实性', 'GD-1-12', '说明文件和目录文件规范性检测', '保证归档信息包信息组织结构和内容符合归档要求', '电子文件文件夹名称', '依据国家有关规定，检测说明文件和目录文件信息组织是否符合规范', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-04 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-04 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (5, '真实性检测', '归档信息包真实性', 'GD-1-13', '信息包目录结构规范性检测', '保证归档信息包信息组织结构和内容符合归档要求', '归档信息包目录结构', '依据国家有关规定检测归档信息包内的文件夹结构是否符合规范', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-05 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-05 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (6, '真实性检测', '归档信息包真实性', 'GD-1-14', '信息包一致性检测', '保证信息包在归档前后完全一致', '归档信息包', '采用数字摘要比对等方式对归档信息包的一致性进行检测。归档前计算归档信息包的数字摘要，接收时重新计算数字摘要并和归档前的数字摘要进行比对', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-06 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-06 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (7, '真实性检测', '电子文件元数据准确性', 'GD-1-2', '元数据项数据长度检测', '检测元数据项数据长度是否符合要求', '归档电子文件元数据', '依据DA/T 46-2009中的元数据项或自定义的元数据项进行检测: a) 对数据库中电子文件元数据项进行数据项长度检测; b) 对归档信息包中元数据项进行长度检测。', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-07 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-07 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (8, '真实性检测', '电子文件元数据准确性', 'GD-1-3', '元数据项数据类型、格式检测', '检测元数据项数据类型、格式是否符合要求', '归档电子文件元数据', '依据DA/T 46-2009中的元数据项或自定义的元数据项进行检测: a) 对数据库中电子文件元数据项进行数据类型和格式的检测; b) 对归档信息包中元数据项进行数据类型和格式的检测。', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-08 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-08 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (9, '真实性检测', '电子文件元数据准确性', 'GD-1-4', '设定值域的元数据项值域符合度检测', '检测设定值域的元数据项的数据是否符合值域要求', '归档电子文件元数据', '依据DA/T 46-2009中的元数据项或自定义的元数据项进行检测: a) 对数据库中电子文件元数据项进行值域范围的检测; b) 对归档信息包中元数据项进行值域范围的检测。', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-09 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-09 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (10, '真实性检测', '电子文件元数据准确性', 'GD-1-5', '元数据项数 据值合理性 检测', '检测元数 据项数据值是否在合理范围 内', '归档电子文件元数据', '依据DA/T 18-1999中的著录项目、DA/T 46-2009中的元数据项或 自定义的元数据项进行检测:\na) 对数据库中电子文件元数据项进行数据值是否在合理范围内 的检测;\nb) 对归档信息包中元数据项进行数据值是否在合理范围内的检 测。', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-01 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-01 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (11, '真实性检测', '电子文件元数据准确性', 'GD-1-6', '元数据项数 据包含特殊 字符检测', '检测元数据项数据中是否包含特殊字符', '归档电子文件元数据', '依据GB 18030-2005中的双字节非汉字符号或自定义的特殊字符 进行检测:\na) 对数据库中电子文件元数据项进行数据值是否包含特殊字符 的检测;\nb) 对归档信息包中元数据项进行数据值是否包含特殊字符的检 测。', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-02 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-02 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (12, '真实性检测', '电子文件元数据准确性', 'GD-1-7', '档号规范性检测', '检测归档电子文件 编制的归档号/档号 是否符合 规范', '归档号/档号', '依据DA/T 13-1994和用户自定义的归档号/档号编制规则进行检 测:\na) 对数据库中的归档号/档号进行检测;\nb) 对归档信息包中的归档号/档号进行检测。', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-03 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-03 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (13, '真实性检测', '电子文件元数据准确性', 'GD-1-8', '元数据项数据重复性检 测', '避免业务 部门重复 归档电子 文件', '用户自定义重复性 检测元数据项，比如档号、 文号、题名等', '依据用户自定义的元数据项(如:档号、文号、题名)进行数据库\n记录和归档信息包的数据重复性检测', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-04 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-04 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (14, '完整性检测', '电子文件数据总量', 'GD-2-1', '总件数相符性检测', '保证归档电子文件数量 和实际接收数量相符', '电子文件总件数', '统计电子文件总件数，并和GB/T 18894-2016表A.1《电子 文件归档登记表》中登记的归档电子文件数量比对', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-05 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-05 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (15, '完整性检测', '归档信息包完整性', 'GD-2-11', '信息包内容 数据完整性检测', '保证归档信息包中内容 数据齐全、完整', '归档信息包中的数据', '依据归档信息包元数据中记录的文件数量检测归档信息\n包中实际包含的电子文件数量，比对两者是否相符', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-06 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-06 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (16, '完整性检测', '元数据完整性', 'GD-2-2', '总字节数相符性检测', '保证归档电子文件字节 数和实际接 收字节数相 符', '电子文件总字节数', '统计电子文件总字节数，并和GB/T 18894-2016表A.1《电 子文件归档登记表》中登记的归档电子文件总字节数比对', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-07 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-07 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (17, '完整性检测', '电子文件内容完整性', 'GD-2-3', '元数据项完整性检测', '保证电子文件元数据项的完整性', '电子文件元数据', '依据DA/T 46-2009中的元数据项或自定义的元数据项进行 检测，判断电子文件元数据项是否存在缺项情况', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-08 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-08 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (18, '完整性检测', '电子文件内容完整性', 'GD-2-4', '元数据必填著录项目检测', '保证电子文件元数据必填项的完整性', '电子文件元数据', '依据DA/T46-2009中的元数据项或自定义的元数据项进行 检测，判断元数据必填项是否为空', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-09 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-09 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (19, '完整性检测', '电子文件内容完整性', 'GD-2-5', '过程信息完整性检测', '保证电子文件过程信息的完整性', '电子文件元数据中的处理过程信息', '逐一检查归档电子文件元数据中包含的处理过程信息是否 完整', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-01 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-01 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (20, '完整性检测', '电子文件内容完整性', 'GD-2-6', '连续性元数据项检测', '保证电子文件元数据的 连续性', '具有连续 编号性质的元数据项', '依据DA/T 22-2015以及用户自定义的具有连续编号性质的 元数据项(归档号、件内顺序号等)和起始号规则进行检测。 具有连续编号性质的元数据项是否按顺序编号，是否从指 定的起始号开始编号', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-02 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-02 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (21, '完整性检测', '电子文件内容完整性', 'GD-2-7', '内容数据完整性检测', '保证电子文件内容数据 完整', '电子文内容数据', '打开电子文件内容数据进行人工检测', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-03 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-03 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (22, '完整性检测', '电子文件内容完整性', 'GD-2-8', '附件数据完整性检测', '保证电子文件内容数据中附件内容 不丢失、不遗 漏', '电子文件内容数据 中的附件 部分', '打开电子文件附件数据进行人工检测', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-04 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-04 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (23, '完整性检测', '归档信息包完整性', 'GD-2-9', '归档范围检测', '保证归档信息包符合归档范围的要求', '归档信息包', '依据单位归档范围和保管期限表对归档信息包中的元数据 \n和内容数据进行检测，判断其是否存在遗漏或错误情况', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-05 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-05 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (24, '可用性检测', '元数据可用性', 'GD-3-1', '保证电子文 件元数据可正常读取', '归档信息包中的元数据', '数据库中的元数据', '检测归档信息包中存放元数据的XML文件是否可以正常解 析、\n读取数据', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-06 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-06 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (25, '可用性检测', '元数据可用性', 'GD-3-2', '目标数据库 的元数据可访问性检测', '保证电子文件元数据可 正常访问', '电子文件内容数据', '检测是否可以正常连接数据库，是否可以正常访问元数据表\n中的记录', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-07 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-07 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (26, '可用性检测', '电子文件内容可用性', 'GD-3-3', '内容数据格式检测', '保证电子文 件内容数据 格式符合归档要求', '电子文件内容数据', '依据电子文件归档要求对电子文件内容数据格式进行检 测，\n判断其是否符合GB/T 18894-2016、GB/T 33190-2016 等标准要求', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-08 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-08 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (27, '可用性检测', '电子文件内容可用性', 'GD-3-4', '内容数据的可读性检测', '保证特定格 式的电子文件内容数据可读', '电子文件内容数据', '人工打开文件进行检测', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-09 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-09 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (28, '可用性检测', '电子文件软硬件环境', 'GD-3-6', '软硬件环境合 规性检测', '保证电子文 件环境信息 符合归档要求', '电子文件元数据中的电子属 性信息', '对电子属性信息中记录的软硬件环境信息进行检测，\n判断其是否符合归档要求', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-01 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-01 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (29, '可用性检测', '归档信息包可用性', 'GD-3-8', '信息包中包含 的内容数据格 式合规性检测', '确保归档信 息包中的电 子文件可 读、可用', '归档信息 包中的电子文件内容数据', '对归档信息包是否包含非公开压缩算法、是否加密、\n是否 包含不符合归档要求的文件格式等进行检测', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-02 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-02 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (30, '安全性检测', '归档信息包病毒', 'GD-4-1', '系统环境中是否安装杀毒软件检测', '检测系统环 境是否安装 杀毒软件', '系统环境', '检测操作系统是否安装国内通用杀毒软件', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-03 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-03 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (31, '安全性检测', '病毒感染检测', 'GD-4-2', '病毒感染检测', '保证归档信息包没有感 染病毒', '归档信息包', '调用国内通用杀毒软件接口，检测归档信息包是否感染病 毒', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-04 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-04 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (32, '安全性检测', '归档载体安全性', 'GD-4-3', '载体中多余文 件检测', '检测载体中 是否包含多余文件', '归档载体', '对载体进行读取操作，判断载体内是否含有非归档文件', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-05 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-05 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (33, '安全性检测', '归档载体安全性', 'GD-4-4', '载体读取速度 检测', '检测载体读 取速度是否 正常', '归档载体', '对载体进行读取操作，和常规的读取速度进行比对判断载 体是否安全可靠', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-06 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-06 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (34, '安全性检测', '归档载体安全性', 'GD-4-5', '载体外观检测', '载体外观检测判断载体外 观是否正常', '归档载体', '人工判断载体外观是否正常', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-07 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-07 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (35, '安全性检测', '归档载体安全性', 'GD-4-6', '光盘合格性检测', '检测归档光盘是否合格', '归档光盘', '依据DA/T 38-2008的要求对光盘的PIE、POF、BLER等指标\n进行检测，判断光盘是否合格', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-08 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-08 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);
INSERT INTO `setting_detection` VALUES (36, '安全性检测', '归档过程安全性', 'GD-4-7', '操作过程安全 性检测', '判断归档过 程是否安全、 可控', '系统环境', '按照国家安全保密要求从技术和管理等方面采取措施，确 保归档信息包在归档和保存过程安全、可控', b'1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Creator', '2022-01-09 00:00:00', 'Create_by', 'Updater', '2022-01-09 00:00:00', NULL, NULL, NULL, NULL, b'0', NULL, 1);

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- 四性检测菜单
SELECT `id` INTO @menuId  FROM system_menu WHERE name='档案设置';
INSERT INTO `lyr-one`.`system_menu`(`name`, `permission`, `type`, `sort`, `parent_id`, `path`, `icon`, `component`, `component_name`, `status`, `visible`, `keep_alive`, `always_show`, `creator`, `create_time`, `updater`, `update_time`, `deleted`) VALUES ('四性检测维护管理', '', 2, 0, @menuId, 'detection', '', 'setting/detection/index', 'Detection', 0, b'1', b'1', b'1', '', '2023-09-25 15:52:37', '', '2023-09-25 15:52:37', b'0');
SET @menuId2 = LAST_INSERT_ID();

INSERT INTO `lyr-one`.`system_menu`(`id`, `name`, `permission`, `type`, `sort`, `parent_id`, `path`, `icon`, `component`, `component_name`, `status`, `visible`, `keep_alive`, `always_show`, `creator`, `create_time`, `updater`, `update_time`, `deleted`) VALUES (NULL, '四性检测维护查询', 'setting:detection:query', 3, 1, @menuId2, '', '', '', NULL, 0, b'1', b'1', b'1', '', '2023-09-25 15:52:37', '', '2023-09-25 15:52:37', b'0');
INSERT INTO `lyr-one`.`system_menu`(`id`, `name`, `permission`, `type`, `sort`, `parent_id`, `path`, `icon`, `component`, `component_name`, `status`, `visible`, `keep_alive`, `always_show`, `creator`, `create_time`, `updater`, `update_time`, `deleted`) VALUES (NULL, '四性检测维护创建', 'setting:detection:create', 3, 2, @menuId2, '', '', '', NULL, 0, b'1', b'1', b'1', '', '2023-09-25 15:52:37', '', '2023-09-25 15:52:37', b'0');
INSERT INTO `lyr-one`.`system_menu`(`id`, `name`, `permission`, `type`, `sort`, `parent_id`, `path`, `icon`, `component`, `component_name`, `status`, `visible`, `keep_alive`, `always_show`, `creator`, `create_time`, `updater`, `update_time`, `deleted`) VALUES (NULL, '四性检测维护更新', 'setting:detection:update', 3, 3, @menuId2, '', '', '', NULL, 0, b'1', b'1', b'1', '', '2023-09-25 15:52:37', '', '2023-09-25 15:52:37', b'0');
INSERT INTO `lyr-one`.`system_menu`(`id`, `name`, `permission`, `type`, `sort`, `parent_id`, `path`, `icon`, `component`, `component_name`, `status`, `visible`, `keep_alive`, `always_show`, `creator`, `create_time`, `updater`, `update_time`, `deleted`) VALUES (NULL, '四性检测维护删除', 'setting:detection:delete', 3, 4, @menuId2, '', '', '', NULL, 0, b'1', b'1', b'1', '', '2023-09-25 15:52:37', '', '2023-09-25 15:52:37', b'0');
INSERT INTO `lyr-one`.`system_menu`(`id`, `name`, `permission`, `type`, `sort`, `parent_id`, `path`, `icon`, `component`, `component_name`, `status`, `visible`, `keep_alive`, `always_show`, `creator`, `create_time`, `updater`, `update_time`, `deleted`) VALUES (NULL, '四性检测维护导出', 'setting:detection:export', 3, 5, @menuId2, '', '', '', NULL, 0, b'1', b'1', b'1', '', '2023-09-25 15:52:37', '', '2023-09-25 15:52:37', b'0');
